欧亿体育,满堂彩快速入口,三维家官网

学生工作部(武装部)

Student Affairs Department
搜索
首页
部门动态
日常思想政治教育学风学纪建设宿舍管理学生奖励违纪学生处罚
学生心理健康教育
理论教育心理咨询主题活动
学生资助管理
奖学金助学金助学贷款学费减免学费补偿勤工助学
学生事务办理指南
学籍异动生活服务学生证(火车优惠卡)请(销)假表格资料下载
国防教育工作
国防知识宣传教育学生军事训练大学生征兵工作
规三维家官网制度
工作计划与总结上级文件学院文件部门文件
邵职主页

学生工作部(武装部)

欢送!30名邵职学子携笔从戎奔赴军营

部门动态学生心理健康教育学生资助管理学生事务办理指南国防教育工作规三维家官网制度
关于切实做好我院学生管理规三维家官网制度修订工作的通知
2020-09-12

各教学院(系、部):

根据省教育厅要求,推进我院学生管理制度化建设,依法依规依三维家官网开展学生工作,学生工作处已陆续起草了一系列学生管理相关规三维家官网制度(见附件)。经院领导批准,决定广泛征求各方面的意见,对各制度草案进行修订。现就相关事项通知如下:

一、修订时间

2020912日至920

二、修订依据

1.国家相关法律法规;

2.教育部第41号令;

3.学院三维家官网程;

4.学院实际。

三、任务分工

1.《欧亿体育,满堂彩快速入口,三维家官网学生管理规定》

牵头部门:电梯工程学院

协助部门:各院(系、部)及教务处、团委、保卫处、后勤处等。

2.《欧亿体育,满堂彩快速入口,三维家官网学生处分管理规定》

牵头部门:建筑工程系

协助部门:各院(系、部)、教务处、团委、保卫处、后勤处等。

3.《欧亿体育,满堂彩快速入口,三维家官网国家奖学金评审办法》

牵头部门:生物工程系

协助部门:各院(系、部)、教务处、团委等。

4.《欧亿体育,满堂彩快速入口,三维家官网国家励志奖学金评审办法》

牵头部门:信息技术与创意系

协助部门:各院(系、部)及教务处、团委等。

5.《欧亿体育,满堂彩快速入口,三维家官网学生申诉处理办法》

牵头部门:汽车智能与制造学院

协助部门:各院(系、部)及纪检监察室、党政办(法律顾问)等。

6.《欧亿体育,满堂彩快速入口,三维家官网学生宿舍管理办法》、《欧亿体育,满堂彩快速入口,三维家官网学生宿舍门卫管理规定》

牵头部门:五年制大专部

协助部门:各院(系、部)及保卫处、后勤处等。

7.《欧亿体育,满堂彩快速入口,三维家官网学生请假管理规定》、《欧亿体育,满堂彩快速入口,三维家官网学生走读管理办法》和《欧亿体育,满堂彩快速入口,三维家官网学生德育考评办法》

牵头部门:财会工商系

协助部门:各院(系、部)及教务处、财务处等。

四、工作要求

1.高度重视。相关部门应高度重视本次学生管理规三维家官网制度的修订工作,要把它作为当前学院“学宪法讲宪法”活动的一项重要举措。

2.认真组织。各牵头部门的主要领导务必亲自部署,亲自组织,要广泛征求本部门师生及相关协助部门的意见,各协助部门应予积极配合。让每一个制度依法依规依三维家官网、内容全面、措词精准,符合学院实际,有较强的实用性、操作性和一定的稳定性。

3.修订规范。各项制度的修订应严格按照附件格式要求进行。

4.落实责任。各牵头部门对所分配的学生管理规三维家官网制度修订工作负责。

5.完成时间。2020921日上午8:00前,各牵头部门将制度修订报表交学生工作处(总支书记签字,加盖部门公三维家官网)。


附件1:欧亿体育,满堂彩快速入口,三维家官网学生管理规三维家官网制度修订呈报表

附件2:欧亿体育,满堂彩快速入口,三维家官网学生管理规三维家官网制度(草案)及相关国家文件(见学院学生工作负责人微信群)。


        学生工作处

                            2020912

上一篇:关于组织开展2020年学生“学宪法、讲宪法”活动的通知下一篇:关于组织学生参加全国网络安全教育竞赛活动的通知
联系我们

学校地址: 湖南省邵阳城南梅子井学院路

联系电话: 0739-5302313

学校邮编: 422004

学校传真: 0739-5302313

国家公办全日制普通高等学校

在湘招生代码: 4715

国际代码: 12600

Coptyright? 2025 All rights Reserved 湘ICP备14005206号-1 湘教QS3-200505-00672 湘公网安备 43050302000228号

欧亿体育(中国)官方网站-IOS/Android通用版